174 = 3 × 51 + 21

51 = 2 × 21 + 9

21 = 2 × 9 + 3

9 = 3 × 3 + 0 [ Le dernier reste non nul est le PGCD de 174 et 51.

[ On écrit les divisions euclidiennes successives.

Algorithme d’Euclide